pre-amps

45 Ge + 450BGO

AUTOFILL

VME crates.

LeCroy HV

supplies

Pre-amp supplies

GPT

computer

SUNs

Sorter

VME crate

Event Builder

VME crate parallel link

Optical

isolation

Ethernet

Analogue & Logic

Inspection lines.

VXI power

Cooling

VME crate

Monitoring

NSF Control room

Experimental Area Mezzanine

Local test console

RM disc

VME crate

Histogrammer

DT32 -> HSM

DT32

EUROGAM Phase 1 system interconnections.

control ??

NIM crates

RMS

FIFI

A.O.D.

DT32

Resource Manager

4 Ge cards

4 BGO cards

ROCO

Master Trigger

VXI crate

General Purpose I/F

Resource Manager

4 Ge cards

4 BGO cards

ROCO

VXI crate

General Purpose I/F

NIM -> DT32

Logic inputs

RM disc

Ethernet

P.J.Coleman-Smith Daresbury Lab

This is a Draft copy for comments please.

E i t h e r s e n d i t b a c k , ( i f c h a n g e d ) s u r f a c e

mail, or comment by Email.