1 3 5 7 9 11 13 15

Strip number

475.0

500.0

525.0

550.0

575.0

600.0

ΔE signal height (channels)

0 16 32 48 64

Position along strip

475.0

500.0

525.0

550.0

575.0

600.0

ΔE signal height (channels)

Horizontal slice Vertical slice