25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 250.0

500.0

750.0 0.0 1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0 0.0 4000.0

8000.0

12000.0

E_{c.m.}(MeV)

Normalized Counts

0_2^++0_2^+

3_1^-+3_1^-

0_2^++3_1^-

0_2^++(0_3^+) 0_2^++(1^-)