STRASBOURG INVENTORY LIST - 22/11/97 GRK

ELECTRONICS Unit Model Number AMPLIFIER ORTEC 571 4 AMPLIFIER ORTEC 572 1 AMPLIFIER MEGHA TYPE 15 AMPLIFIER CHARISSA TYPE 71 PSU COOKNELL 2 BIAS SUPPLY CHARISSA TYPE 16 QUAD FOUR{FOLD LOGIC UNIT PS 755 2 FIFO LRS 429 1 FIFO EG&G LF4000 1 MULTIPLICITY UNIT LeCROY 380A 1 DUAL GATE GENERATOR LeCROY 222 2 OCTAL GATE GENERATOR EG&G GG8000 2 QUAD DISCRIMINATOR LeCroy 465 2 OCTAL SHAPER EG&G SSH8000 4 COINCIDENCE UNIT LeCROY 465 2 MULTPLICITY UNIT ? 1 RATEMETER NE 4607 1 RATEMETER ALARM NSE UoB 1 RATE DIVIDER EG&G RD2000 3 ECL{NIM{ECL CONVERTER EG&G EC1600 1 DOUBLE WIDTH TAC/SCA ORTEC 1 LOGIC DELAY EG&G DL8000 3 SPECTROSCOPIC AMP ORTEC 471 1 ‘NIM BIN PSU CONVERTER’ 1 TDC LeCROY 4208 4 ADC SILENA 4418/V 12 FARMER 1 DATA STACK LeCROY 2375 2 READ & STORE MODULE 2 EVENT CONTROL MANAGER OXFORD 2 (1 bust?) TRIGGER LINK CHARISSA (BOTH SECTIONS) 3 ANALOGUE LINK PANEL FOR ADC CHARISSA 1 SCALAR LeCROY 2551 1 FETCH 1 CURRENT INTEGRATOR BROOKHAVEN 1

DETECTORS AND RELATED ITEM NUMBER ‘NOBBY’ HYBRID CONNEX PLASTIC BOXES 2 HIGH GAIN (?) PRE{AMP CHIP BOARDS 3 HYBRID WINDOWS { 1.5 ¯m 5 (3 USED) HYBRID WINDOWS { 3.5 ¯m 7 (ALL NEW) HYBRID WINDOWS { 5 ¯m 3 (ALL NEW) HYBRID SHELL & INNARDS 2 HYBRID ANODE GRIDS 6 (1 BUST) HAMMAMATSU 3 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 10 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 11 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 12 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 15 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 16 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 20 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 23 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 24 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 28 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 27 (STRIP) 1 HAMMAMATSU 29 (STRIP) 1 BOX OF TWO HAMMAMATSU PSD (SHEET) 73 & 3 1 EURYSIS A1848 (SHEET) 1 EURYSIS B415 (SHEET) 1 EURYSIS B417 (SHEET) 1 IN INTERTECHNIQUE A954 (SHEET) 1

TARGETS ISOTOPE LOADING NUMBER 12C 20 ¯g/cm^2 7 12C 30 ¯g/cm^2 5 12C 40 ¯g/cm^2 5 12C 50 ¯g/cm^2 3 27Al 200 ¯g/cm^2 2 197Au 150 ¯g/cm^2 2 197Au 140 ¯g/cm^2 2 208Pb 100 ¯g/cm^2 3

COMPUTERS AND RELATED ITEM NUMBER SUN WORKSTATION 1 PC (UoSu) 1 TAPE DRIVES 3 ETHERNET CARD 2 POCKET MCA 1 CRO 2